-- 引用校对：是否能支撑（与 is_match 同步，便于前端单独展示）
ALTER TABLE `t_article_reference_check_result`
  ADD COLUMN `can_support` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '文献能否支撑正文引用句 0否1是' AFTER `is_match`;
